EXPORTS
vk_icdNegotiateLoaderICDInterfaceVersion@4
vk_icdGetInstanceProcAddr = vk_icdGetInstanceProcAddr@8
vk_icdGetPhysicalDeviceProcAddr = vk_icdGetPhysicalDeviceProcAddr@8
